(GeV) s 210^310^410 η/d_{ch}Nd

0 1 2 3 4 5 6 7

0.102 s∝ INEL fit ALICE (pp) INEL ALICE (pp) INEL ISR (pp) INEL

) INEL p UA5 (p PHOBOS (pp) INEL

0.114 s∝ INEL>0 fit ALICE (pp) INEL>0 ALICE (pp) INEL>0

0.114 s∝ NSD fit ALICE (pp) NSD ALICE (pp) NSD ) NSD p UA1 (p

) NSD p UA5 (p STAR (pp) NSD

) NSD p CDF (p CMS (pp) NSD